NAME           SAMPLE1
DESCRIPTION    'AD12-8 SAMPLE ONE'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      5120

